From 879cc1f84fbf09cb4eeb78bce16f52a1a36032ba Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Ben McGinnes <ben@adversary.org>
Date: Sun, 2 Sep 2018 19:07:18 +1000
Subject: estreams symbols for python bindings

* It turns out that even though some platforms detect differing
  symbols for estreams, the two types do not appear to be in
  conflict.  At least they don't from the BSD/OS X side of things.
  As a consequence both versions are now included.

Tested-by: Ben McGinnes <ben@adversary.org>
Signed-off-by: Ben McGinnes <ben@adversary.org>
---
 src/gpgme.def | 3 ++-
 1 file changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-)

(limited to 'src/gpgme.def')

diff --git a/src/gpgme.def b/src/gpgme.def
index f0f748e4..3373f2c0 100644
--- a/src/gpgme.def
+++ b/src/gpgme.def
@@ -272,7 +272,8 @@ EXPORTS
     gpgme_op_encrypt_sign_ext             @202
     gpgme_op_encrypt_sign_ext_start       @203
 
-    _gpgme_data_new_from_estream          @204
+    gpgme_data_new_from_estream           @204
+    _gpgme_data_new_from_estream          @205
 
 ; END
 
-- 
cgit v1.2.3

